天博官网入口

 
  当前位置: 首页 >> 新闻公三亚天气 >> 招标公三亚天气 >> 正文
 
今天是:
 
三明职业技术学天博官网入口2016年三期工程综合布线安装项目招标公三亚天气
 
     
 
发布时间:2016-05-16        访问次数:8480

1.招标条件:

本招标项目为三明职业技术学天博官网入口新建三期工程学生公寓梦园6号学生公寓内部综合布线安装项目,发包人为三明职业技术学天博官网入口,招标人为三明职业技术学天博官网入口,资金自筹。项目已具备招标条件,现对该项目工程向社会公开招标。

2.项目概况与招标范围:

2.1 项目的建设地点:三明职业技术学天博官网入口天博官网入口内。

2.2 项目的计划工期:要求工程于2016年5月30日正式开工,2016年6月15日前完工交付使用。

2.3 招标范围:详见施工技术方案和工程清单。

2.4 所选用材料按国标及技术参数以招标人提供施工技术方案说明为准。

2.5工程承包方式:固定总价包工包料方式,天博官网入口方将不再增加任何费用。

3.本项目招标价采用最低价中标。

本项目招标最高限价:(含税)人民币15.7万元,

4.投标人资格要求:

投标人资格:

提供有效企业法人营业执照(注册资金100万以上,连续经营时间在5年以上)、税务登记证复印件、法人授权委托书和参加投标人身份证复印件并加盖公章于现场开标时出示查验,参加开标时须携带本人身份证原件。

5.招标文件的获取:

凡有意者请于2016年5月23日(每天上午8:30-11:30;下午15:00-17:00)至2016年5月27日上午8:30-11:30前带公司介绍信和企业法人营业执照复印件(加盖公章)到三明市梅列区高岩路6号天博官网入口行政大楼后勤管理处(309室)报名。

6.投标文件的组成和编制:

6.1.商务部分:

6.1.1.投标人提供法人资质的证明材料,企业信誉,经济实力和近五年的经营业绩证明。

6.1.2投标人身份证复印件,投标方代表如果不是企业法人代表,须持有《法人授权委托书》并加盖公章。

6.1.3对保修服务期的承诺。

6.2技术部分:

6.2.1 施工组织方案确保工程质量、安全、工期的技术组织措施。

6.2.2施工组织方案主要设备设施及材料详细清单。

6.3报价部分:依据施工图和工程清单。

7.投标文件的递交及相关事宜:

7.1 定于2016年5月27日下午15:30(北京时间)在三明职业技术学天博官网入口行政楼6楼会议室开标(投标书一式四份)。若有更改另行1701vip黄金城集团app。

7.2 逾期送达的或未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。

7.3 投标方应将标书盖章密封递交开标现。疵芊獾氖游扌П晔。

7.4履约保证金:人民币叁仟元整。开标后,中标单位将履约保证金交天博官网入口计财处,履约保证金待工程验收结算后七日内无息退还。未中标者的履约保证金当场退还。

7.5投标公司必须提交投标确认书(盖公章),表明认可我天博官网入口本次需求书上的内容,并对所提供的投标书中内容负责。

8.投标方法:

8.1开标时,经评审以最高限价内的最低报价方作为中标单位。投标报价在招标单位最高限价内为有效投标,超出最高限价为废标。

8.2如报价出现最低价相同时,以抽签方式确定中标方。

8.3若参与投标单位的投标价均超出招标单位最高限价,则本次招标为流标。

8.4若出现恶性竞争投标,导致工程无法按期正常施工的,该中标单位应承担给招标单位造成的全部经济损失。

9.结算方法:工程验收合格后,以中标单位与业主确认的工作量清单计算工程款开正式发票,业主在收到发票10日内按工程总价款的95%办理结算手续,余款待叁年保养维护期满无质量问题后结清。

10.保修期:

10.1施工完成后提供所有信息点专用检测仪器的测试报三亚天气,确保线路信号稳定。

10.2售后服务:提供三年免费上门服务,售后服务响应时间2小时以内。

11.联系方式:

招标人:三明职业技术学天博官网入口

地址:三明市梅列区高岩路6号

邮编:365000

联系人:张老师 电话:13605998179

三明职业技术学天博官网入口招投标小组

2016年5月16日

关闭

  
     
 
[打印]   [关闭本窗口]
 
建议1680×1050分辨率或更高,IE10.0以上内核的浏览器浏览本站点
联系电话:0598-8282382(办公室) 0598-8282672(招生办) 0598-8282395(成教)
地址:福建省三明市三元区高岩路6号 邮编:365000 电子邮件:smzybgs@126.com  闽ICP备17016895号  闽公安备:35040202000200
天博官网入口(澳门)有限公司