觊发k8旗舰厅

觊发k8旗舰厅:安徽省高职“建筑信息模型化系统教师”暑期国培班课程系列报道之三

作者:2018/07/24 04:28

 2018724日,我院承办的安徽省高职“紧缺专业教师技艺技能传承创新建筑信息模型化系统教师”暑期国培班学员上机操作课程根据计划安排,继续结合实际工程案例及图纸进行广联达BIM钢筋算量软件GGJ2013的上机实操培训。室外的气温很高,但室内培训学员们学习热情也很饱满,培训讲师分别板并布置板钢筋开始讲解到绘制基础进行深入的操作示范教学,学员们主动的按照讲师的要求认真完成板和基础的绘制练习。




Copyright 2017  安徽城市管理职业觊发k8旗舰厅 All rights reserved.   地址:安徽省合肥市新站区淮海大道300号   
皖ICP备09001389号
觊发k8旗舰厅(中国)集团有限公司官网