觊发k8旗舰厅

觊发k8旗舰厅:我详榉8旗舰厅晒侔煜执缙刂瓢沧坝氲魇阅D馊

作者:2016/03/07 04:38

为了更好的准备安徽省技能大赛,201631号,安徽城市管理职业觊发k8旗舰厅城市建设系举行了现代电气控制安装与调试项目的模拟比赛,经院级比赛选拔的两支队伍参加了此次模拟赛。

模拟赛严格按照省技能大赛的要求,历时四个小时,每队选手在规定的时间内完成器件选型、设计连接电路、实现相关功能等内容。该次模拟赛达到了指导教师的预期要求。希望两支队伍能在省级比赛中取得好成绩。

(王富罗  供稿)

  

来源:城市建设系    时间:2016-03-07




Copyright 2017  安徽城市管理职业觊发k8旗舰厅 All rights reserved.   地址:安徽省合肥市新站区淮海大道300号   
皖ICP备09001389号
觊发k8旗舰厅(中国)集团有限公司官网